ARCHCFLAGS	=	 -DSYSVSTR -DSYSVSIGNAL -D__SCO_WAIT3__ -DNOUNIXDOM -DRSHCOMMAND=\"/usr/bin/rcmd\" -DNEEDSFFS
ARCHDLIB	=	-lsocket
ARCHDOBJ	=
ARCHLIB	=	-lrpc -lsocket
HASRANLIB	=	
AR			= 	ar
PVM_ARCH	=	SCO
